-5

-2.5

0

2.5

80 90100 200 300 400 500 600 700

70 100 200 500 800 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

M_AΜGeVΝ

tanβ=50 tanβ=3 λ_{HAA}