0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

-1 -0.5 0 0.5 1

10 %

2 %

x=x_1-x_2

Ρs^π (TeV)

pp^–

2 4 6 8 10 12 14

-1 -0.5 0 0.5 1

90 %

10 %

x=x_1-x_2

Ρs^π (TeV)

pp