-0.1

-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

20 40 60 80

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 0 0.1

40 60 80

-0.09

-0.08

-0.07

-0.06

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Θ

A_p

Θ(max) scr z

A_p z(max) scr

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1 0.15

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5