0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

-0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8

0.025

0.05

0.075 0.1 0.125

0.15

0.175 0.2 0.225

0.25

ξ(ΔE=5,p=27GeV)