0 0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

0 10 20 30 40 50 60 p [GeV]

Top Momentum Distribution [pb/GeV]

ΔE=0GeV

ΔE=2GeV

ΔE=5GeV