World A_b Measurements

A_b

LEP Average 0.883 Α 0.031

OPAL JetC 0.91 Α 0.06 Α 0.04

DELPHI JetC 0.93 Α 0.06 Α 0.04

ALEPH JetC 0.93 Α 0.07 Α 0.04

OPAL Lept 0.96 Α 0.08 Α 0.04

L3 Lept 0.96 Α 0.09 Α 0.04

DELPHI Lept 0.98 Α 0.07 Α 0.04

ALEPH Lept 0.80 Α 0.06 Α 0.02

SLD Average 0.858 Α 0.054

SLD K+- tag 0.91 Α 0.09 Α 0.09

SLD Lepton 0.87 Α 0.07 Α 0.08

SLD JetC 0.84 Α 0.05 Α 0.05

LEP Measurements: A_b = 4 A^{0,b}_{FB} / 3 A_e Using A_e=0.1506Α0.0028 (Combine SLD A_{LR} and LEP A_l)

2

4

6

8

10

12

14

16

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4