E [GeV]

< p > [GeV] a) realistic Γ (m ) : 0.3 / 0.8 / 1.5 GeV t t

m = 180 GeV

m = 150 GeV

m = 120 GeV

(-> )

(-> )

(-> )

t

t

t t

0

4

8

12

16

20

24

28

32

-3 -2 -1 0 1 2