0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

0 20 40 60 80 p[GeV]

E = - 3.0 GeV p/m_t

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

0 20 40 60 80 p[GeV] φ_R(p,E) φ_I(p,E)

E = 0

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

0 20 40 60 80 p[GeV]

E = 2.0 GeV

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

0 20 40 60 80 p[GeV]

E = 5.0 GeV