0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

0.4 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.5 α_s = 0.118

α_s = 0.115 α_s = 0.107

β

A

(b)