0 0.025

0.05

0.075 0.1 0.125

0.15

0.175 0.2 0.225

0.25

0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 α_s = 0.123 α_s = 0.115 α_s = 0.107

β

A

(a)