-0.2

-0.18

-0.16

-0.14

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0

0 0.025 0.05 0.075 0.1 0.125 0.15 0.175 0.2 0.225 0.25 m^2/s ρ^R+ρ^V+ln(x)/4 b)