E [GeV]

[cm ] h =0

h = 2

2

CM γγ γγ

γγ

σ

±

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16 x 10^{-35}

200 300 400 500 600 700 800 900 1000