) ( GeV ) TE , _1 ( l_TM

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Events ( scaled to one )

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12

0.14

0.16

0.18

0.2 0

1χ^±_1χ W+jets