200 250 300

400 500 700

900

SuperB

Belle II

2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

BR_{exp} �10^4

Σ_{exp} �10^4