2 4 6 8 10

0.998

1.000

1.002

1.004

1.006

1.008

Μ

R_0

2 4 6 8 10

0.98

1.00

1.02

1.04

1.06

1.08

Μ

R_T

2 4 6 8 10

0.90

0.92

0.94

0.96

0.98

1.00

1.02

Μ

R_�