smeared w = 10^{−4} √ s = 10.52 GeV

e^+e^− → J/Ψγ → μ^+μ^−γ(γ)

√ Q^2 (GeV)

dσ(IF SNLO) d √_{Q2} /^{dσ(ISRNLO)} d √_{Q2} − 1

3.2 3.18

3.16

3.14

3.12 3.1 3.08

3.06

3.04

3.02 3

0.15

0.1

0.05

0

−0.05

−0.1