dσ(IF SNLO) d √_{Q2} /^{dσ(ISRNLO)} d √_{Q2} - 1

30^∘ < θ_K+_K− < 150^∘

20^∘ < θ_γ < 160^∘ √ s = 10.52 GeV e^+e^− → K^+K^−γ(γ)

√ Q^2 (GeV) 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1

0.07

0.06

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0