10 100 1000

10000

100000 σ (nb)

LO e^+e^− NLO e^+e^− LO γγ NLO γγ

-16 -14 -12 -10 -8 -6 -4

0 2 4 6 8 10

σ^{(NLO)} −σ^{(LO)}

σ^{(LO)} (%)

√ s (GeV) e^+e^− γγ