0 2 4

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

0 2 4

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

0 1

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

0 0.5 1

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5

0.5 1

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5 σ(nb) a)

b)

c)

d)

e)

f)

Ρs, GeV/c^2 0 0.5

3.8 4 4.2 4.4 4.6 4.8 5