, GeV s 0.4 0.6 0.8 1 1.2

, nb σ

-1 10

1

10

210

310 2|_π

CMD2 |F 65^-π^+π^-π^+π

CMD2 96^0π^-π^+π

CMD2 19^0π^0π^-π^+π

CMD2 21^-K^+

CMD2 K 21^-K^+

CMD2 K 66 LK^S

CMD2 K 84 γη CMD2 51 γ3→γ^0π CMD2 6^-π^+πη

CMD2 19^-e^+e^0π

CMD2 45^2|_π

SND |F 48^-π^+π^-π^+π

SND 125 0π^-π^+π

SND 35^0π^0π^-π^+π

SND

62^-K^+

SND K 66 LK^S

SND K 95 γη SND 44 γ^0π

SND 45 γ^0π^0π

SND