0.146

0.148 0.15

0.152 0.154 0.156

0.158

0.16

0.162

500 550 600 650 700 750 250 300 350 400 450 500 0.148 0.15 0.152 0.154

0.156

0.158

0.16

500 550 600 650 700 750 250 300 350 400 450 500

2.5

2.6

2.7

2.8 500 550 600 650 700 750 250 300 350 400 450 500 2.8 2.9

3 500 550 600 650 700 750 250 300 350 400 450 500