y -3 -2 -1 0 1 2 3

A(y)

-0.03

-0.02

-0.01 0 0.01

0.02

0.03 = 14 TeVs

1 TeV

≥ _{t t}m

2 TeV

≥ _{t t}m

3 TeV

≥ _{t t}m