-8 -6 -4 -2 0 2

400 500 600 700 800

m_H = 120 GeV m_H = 1000 GeV

M_{tt}^{cut} [GeV]

σ_{NLO}(M_{tt} Ο M_{tt}^{cut} ) σ_{LO}(M_{tt} Ο M_{tt}^{cut} ) [%]

Tevatron