√ s = 1.02 GeV

η(P HOKHARA) η(analytical) − 1 e^+e^− → μ^+μ^−γ(γ)

s^′(GeV^2) 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0

0.02 0.015 0.01 0.005 0 −0.005 −0.01 −0.015 −0.02