σ(P HOKHARA) σ(analytical) − 1

FSR at LO √ s = 1.02 GeV e^+e^− → μ^+μ^−γ

E^{min}_γ (GeV ) 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1

0.001

0.0005

0

−0.0005

−0.001