5^∘ < θ_γ < 175^∘

0^∘ < θ_{p,p̄} < 180^∘

10^{−8}

10^{−3}

10^{−4}

10^{−5}

10^{−6}

10^{−7}

dσ dQ2 (^{nb}_{GeV2} )

25^∘ < θ_γ < 155^∘

30^∘ < θ_{p,p̄} < 150^∘

√ s = 10.52 GeV e^+e^− → pp̄γ

Q^2(GeV^2) 10 9 8 7 6 5 4 3