15 23 M^2 < 50 MeV^2 100 analytical

b

Δ(Q^2)

e^+e^− → π^+π^−γ(γ)

Q^2(GeV^2) 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

0.045

0.04

0.035

0.03

0.025

0.02

0.015