15 23 M^2 < 50 MeV^2 100 without M^2 cut

a

e^+e^− → π^+π^−γ(γ)

Q^2(GeV^2)

dσ(IFSNLO) dQ^2 / dσ(ISRNLO) dQ^2 − 1

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1

0.04

0.02

0

−0.02

−0.04

−0.06

−0.08