b

no cuts

1.02 GeV

40^∘ < θ_π± < 140^∘ θ_γ < 15^∘ or θ_γ > 165^∘

× 10

Q^2 (GeV^2)

FSR / ISR

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0

−0.05