1 −^{σ(PHOKHARA)}

σ(anal)

FSR at LO √ s = 1.02 GeV e^+e^− → π^+π^−γ

E^{min}_γ (GeV) 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1

0.0006

0.0004

0.0002

0

−0.0002

−0.0004

−0.0006