% sstipics.t18 -- generated from sstipics.mp
\fmfL(7.05002,-0.60867,t){$k\rightarrow $}%
\fmfL(-1.64667,0.18275,rt){$x$}%
\fmfL(16.64667,0.18275,lt){$y$}%
