[GeV] TE 0 50 100 150 200 250 300 350 400

[GeV] 〉_TEΔ〈

-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 JetClu T vs. E 〉 MidPoint T - E JetClu TE〈 JetClu T vs. E 〉 MidPointFix T - E JetClu TE〈 R < 0.1) Δ (matching condition: