Q^2 (GeV^2) dσ(e^+e^−5μ^+μ^−γ)/dQ^2 (nb/GeV^2)

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.045

0.05

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

Q^2 (GeV^2)

-0.16

-0.15

-0.14

-0.13

-0.12

-0.11

-0.1

-0.09

-0.08

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09 0.1

0.2

0.3

0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2