with cuts2 with cuts1 no cuts e^+e^− → 2π^+2π^−γ

√ Q^2 [GeV]

dσ dq [nb/GeV]

3 2.5 2 1.5 1 0.5

0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0