0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6

√s = 14 GeV r^{(v)}_{b,2}

log(μ/√s)

α_s^0 α_s^1 α_s^2 α_s^3